Thu Oct 10 08:33:44 2002 Page 1

/acdata/hur02/020923I/adclist

                                                    ANALOG CHANNEL INFORMATION
                                              Where: Channel = a + bV^1 + cV^2 + dV^3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      CHANNEL NAME                                    VARIABLE              a               b               c               d
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.) 0.0                                                lwcjw              1.2000         0.0000         0.0000         0.0000
 2.) 12.0545                                            rosemount          0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
 3.) 0.0                                                -0.1061            0.0000         0.0000         0.0000       -16.9743
 4.) 0.0                                                11.2793            0.0000         0.0000         0.0481         6.8844
 5.) pqaf                                               0.0                0.0000        -0.1001        17.2518         0.0000
 6.) sideslip pressure fuselage   sn 878 cal date 07 0.0               -0.0330         6.8889         0.0000         0.0000
 7.) 0.2313                                             pqsf              17.1507         0.0000         0.0000         0.0000
 8.) 79.9790                                            static pre         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
 9.) 0.0                                                -7.8935            0.0000         0.0000         0.0000         2.9437
10.) 0.0431                                             10.1014            0.0000         0.0000         0.0000         1.0000
11.) tsrdco2                                            0.0                0.0000         0.1276        10.9670        -0.4380
12.) x                                                  0.0379             0.0000         1.0000         0.0000         0.0000
13.) 0.0                                                azi2               4.9031         0.0000         0.0000         0.0000
14.) 4.9031                                             vertical a         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
15.) 0.0                                                -0.1368            0.0000         0.0000         0.0000        -0.0864
16.) 0.0                                                6.8876             0.0000         0.0000        -0.4524        34.5438
17.) ptr                                                0.0                0.0000        -2.4745       206.8961         0.0000
18.) total temp #3 rosemount a29935 / amp #155  cal dat 0.0               -0.5957         7.0003         0.0000         0.0000
19.) 0.0                                                x                  1.0000         0.0000         0.0000         0.0000
20.) 1.0                                                x                  0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
21.) 0.0                                                0.0                0.0000         0.0000         0.0000      -100.6095
22.) 0.0                                                30.0670            0.0000         0.0000         0.0000         1.0000
23.) lyman                                              0.0                0.0000         0.0000         1.0000         0.0000
24.) bk dewpoint fuselage buck research 1011c w/ 1011b  0.0              -75.0000        12.5000         0.0000         0.0000
25.) -5.000                                             dw3bal             1.0000         0.0000         0.0000         0.0000
26.) 1.0                                                x                  0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
27.) 0.0                                                0.0                0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
28.) 0.0                                                1.0                0.0000         0.0000       249.6578        79.9686
29.) pqf1                                               0.0                0.0000        -0.2575        16.5416         0.0000
30.) dynamic pressure #2 fuselage sn 862 cal date 071 0.0                0.1285        17.2312         0.0000         0.0000
31.) 0.0                                                tth1               1.0000         0.0000         0.0000         0.0000
32.) 1.0                                                total temp         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
33.) 0.0                                                0.0                0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
34.) 0.0                                                1.0                0.0000         0.0000         0.0000         1.0000
35.) x                                                  0.0                0.0000         0.0000         1.0000         0.0000
36.) x                                                  0.0                0.0000         1.0000         0.0000         0.0000
37.) 0.0                                                x                  1.0000         0.0000         0.0000         0.0000
38.) 1.0                                                x                  0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
39.) 0.0                                                0.0                0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
40.) 0.0                                                1.0                0.0000         0.0000         0.0000         1.0000
41.) pcab                                               0.0                0.0000       500.0000       120.0000         0.0000
42.) axbt channel 1                                     0.0                0.0000        10.0000         0.0000         0.0000
43.) 0.0                                                axbt2             10.0000         0.0000         0.0000         0.0000
44.) 10.0                                               axbt chann         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
45.) 0.0                                                0.0                0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
46.) 0.0                                                1.0                0.0000         0.0000         0.0000         1.0000

Thu Oct 10 08:33:44 2002 Page 2

/acdata/hur02/020923I/adclist

47.) x                                                  0.0                0.0000         0.0000         1.0000         0.0000
48.) x                                                  0.0                0.0000         1.0000         0.0000         0.0000
49.) 0.0                                                x                  1.0000         0.0000         0.0000         0.0000
50.) 1.0                                                x                  0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
51.) 0.0                                                0.0                0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
52.) 0.0                                                1.0                0.0000         0.0000         0.0000         1.0000
53.) x                                                  0.0                0.0000         0.0000         1.0000         0.0000
54.) x                                                  0.0                0.0000         1.0000         0.0000         0.0000
55.) 2.8681                                             truprt5           10.1689        -0.5767         0.0409         0.0000
56.) 1.0                                                sfmr brigh         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
57.) 0.0                                                0.0                0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
58.) 0.0                                                1.0                0.0000         0.0000         0.0000         1.0000
59.) sfmrb6                                             0.0                0.0000         0.0000         1.0000         0.0000
60.) sfmr brightness b4 5.06ghz                         0.0                0.0000         1.0000         0.0000         0.0000
61.) 0.0